 -3.649765917E-01  4.877846607E-01  2.988286452E-01  3.685722143E-01  rotation in radian
 -1.325015E-02  dx in pixels
 -2.038715E-02  dy in pixels
      0.996148  scale x
      0.996915  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
