 -5.291661151E-02  7.800722839E-02  4.040202716E-02  4.735021998E-02  rotation in radian
 -1.055625E+01  dx in pixels
 -4.943629E+00  dy in pixels
      1.018488  scalx
      1.026531  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
