 -5.208933841E-02  7.800722839E-02  4.040202716E-02  4.735021998E-02  rotation in radian
 -5.674000E-01  dx in pixels
 -5.783700E+00  dy in pixels
      1.005199  scalx
      1.010347  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
