 -3.444454843E-03 -9.888562637E-03 -1.678894422E-03 -2.209064244E-03  rotation in radian
 -7.013525E+00  dx in pixels
 -4.637381E+00  dy in pixels
      1.018459  scalx
      1.026794  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
