  7.294983157E-03 -9.888562637E-03 -1.678894422E-03 -2.209064244E-03  rotation in radian
  7.850163E-03  dx in pixels
  1.101712E-02  dy in pixels
      0.995675  scale x
      0.996541  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
