  8.807236290E-03 -1.536701247E-02 -8.597397791E-03 -1.295862314E-02  rotation in radian
 -1.413758E+01  dx in pixels
 -6.343959E+00  dy in pixels
      1.018282  scalx
      1.026346  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
