 -3.646197864E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.143000E-01  dx in pixels
 -6.128800E+00  dy in pixels
      1.005720  scalx
      1.010344  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
