  1.311980761E-01 -1.404679727E-01 -9.822572645E-02 -1.325437311E-01  rotation in radian
 -1.129900E+00  dx in pixels
 -6.235000E+00  dy in pixels
      1.004931  scalx
      1.010622  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
