  1.407611461E-01 -1.404679727E-01 -9.822572645E-02 -1.325437311E-01  rotation in radian
 -3.437520E-02  dx in pixels
  1.035778E-02  dy in pixels
      0.995642  scale x
      0.996474  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
