  1.428079529E-01 -1.617088937E-01 -1.118819116E-01 -1.457035809E-01  rotation in radian
 -6.821000E-01  dx in pixels
 -5.699600E+00  dy in pixels
      1.005080  scalx
      1.010659  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
