 -3.345885980E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.992000E+00  dx in pixels
 -6.711100E+00  dy in pixels
      1.004871  scalx
      1.010670  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
