 -3.406548343E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.050800E+00  dx in pixels
 -7.751300E+00  dy in pixels
      1.005473  scalx
      1.009971  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
