 -4.262243191E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.141400E+00  dx in pixels
 -6.665500E+00  dy in pixels
      1.005198  scalx
      1.010174  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
