  4.082448120E-03 -1.186643596E-02 -6.426536447E-03 -9.489761985E-03  rotation in radian
  2.156209E+00  dx in pixels
 -3.620062E+00  dy in pixels
      1.018181  scalx
      1.026857  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
