  2.435986401E-02 -3.255513847E-02 -1.754332116E-02 -2.679100572E-02  rotation in radian
  4.567890E+00  dx in pixels
 -3.850538E+00  dy in pixels
      1.018145  scalx
      1.026474  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
