  2.667915801E-02 -3.255513847E-02 -1.754332116E-02 -2.679100572E-02  rotation in radian
  1.090070E+01  dx in pixels
 -9.850500E+00  dy in pixels
      1.005061  scalx
      1.010562  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
