  3.592922301E-02 -3.255513847E-02 -1.754332116E-02 -2.679100572E-02  rotation in radian
  5.094924E-02  dx in pixels
 -4.158589E-02  dy in pixels
      0.995154  scale x
      0.996051  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
