 -1.095908544E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.054844E+01  dx in pixels
 -4.619461E+00  dy in pixels
      1.018220  scalx
      1.027107  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
