 -9.972619539E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.678000E-01  dx in pixels
 -9.007300E+00  dy in pixels
      1.004773  scalx
      1.010922  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
