  6.933560692E-01 -7.068619838E-01 -4.729125920E-01 -6.624115866E-01  rotation in radian
 -2.323400E+00  dx in pixels
 -4.518100E+00  dy in pixels
      1.005226  scalx
      1.011051  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
