  8.012729922E-02 -8.487065474E-02 -4.187422964E-02 -6.715083661E-02  rotation in radian
 -1.058039E+01  dx in pixels
 -4.686275E+00  dy in pixels
      1.018102  scalx
      1.026069  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
