  8.046538902E-02 -8.487065474E-02 -4.187422964E-02 -6.715083661E-02  rotation in radian
 -5.023500E+00  dx in pixels
 -4.601600E+00  dy in pixels
      1.005083  scalx
      1.010225  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
