 -3.917660396E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.924000E-01  dx in pixels
 -3.723300E+00  dy in pixels
      1.005811  scalx
      1.010636  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
