 -3.887271347E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.515600E+00  dx in pixels
 -5.809000E+00  dy in pixels
      1.006314  scalx
      1.010385  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
