 -3.966480646E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.120600E+00  dx in pixels
 -4.624000E+00  dy in pixels
      1.004075  scalx
      1.011943  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
