  3.557810800E-03 -1.017065905E-02 -5.683961636E-03 -8.491139660E-03  rotation in radian
 -3.993000E-01  dx in pixels
 -1.041970E+01  dy in pixels
      1.005296  scalx
      1.010359  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
