  1.303249080E-02 -1.017065905E-02 -5.683961636E-03 -8.491139660E-03  rotation in radian
  1.433019E-02  dx in pixels
 -2.243979E-03  dy in pixels
      0.994931  scale x
      0.996194  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
