 -3.634137850E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.707900E+00  dx in pixels
 -7.276100E+00  dy in pixels
      1.004856  scalx
      1.010799  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
