 -3.771841578E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.017800E+00  dx in pixels
 -8.654100E+00  dy in pixels
      1.006212  scalx
      1.010049  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
