  1.293511047E+00 -1.298546426E+00 -7.993272024E-01 -1.177251073E+00  rotation in radian
  2.786000E-01  dx in pixels
 -8.260200E+00  dy in pixels
      1.005277  scalx
      1.011097  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
