  8.011057540E-03 -1.398997438E-02 -8.133231662E-03 -1.175957619E-02  rotation in radian
  3.167000E-01  dx in pixels
 -6.958200E+00  dy in pixels
      1.005190  scalx
      1.010204  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
