 -4.667683447E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.955100E+00  dx in pixels
 -8.038100E+00  dy in pixels
      1.006002  scalx
      1.010414  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
