 -3.996058211E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.590100E+00  dx in pixels
 -5.693100E+00  dy in pixels
      1.004948  scalx
      1.011279  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
