 -9.205549686E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.256400E+00  dx in pixels
 -5.606800E+00  dy in pixels
      1.004261  scalx
      1.010380  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
