  5.738612220E-03 -1.215788114E-02 -7.023850107E-03 -1.026450101E-02  rotation in radian
  7.724000E-01  dx in pixels
 -7.711800E+00  dy in pixels
      1.005585  scalx
      1.011110  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
