  1.393957122E-02 -1.215788114E-02 -7.023850107E-03 -1.026450101E-02  rotation in radian
  2.171114E-02  dx in pixels
 -2.898895E-02  dy in pixels
      0.996055  scale x
      0.996845  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
