  8.216728120E-03 -1.566222070E-02 -8.824892875E-03 -1.300013329E-02  rotation in radian
 -1.928233E-01  dx in pixels
 -9.008597E-02  dy in pixels
      1.018266  scalx
      1.026286  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
