  1.782537912E-02 -1.566222070E-02 -8.824892875E-03 -1.300013329E-02  rotation in radian
  1.414611E-02  dx in pixels
 -3.239620E-02  dy in pixels
      0.995824  scale x
      0.996584  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
