  1.577153324E-02 -2.355639865E-02 -1.291654877E-02 -1.946776358E-02  rotation in radian
  2.309611E+00  dx in pixels
  1.746478E+00  dy in pixels
      1.018278  scalx
      1.026437  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
