  1.757169524E-02 -2.355639865E-02 -1.291654877E-02 -1.946776358E-02  rotation in radian
  8.026200E+00  dx in pixels
 -5.954200E+00  dy in pixels
      1.005631  scalx
      1.011073  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
