  1.255810380E-02 -1.859216222E-02 -1.035419360E-02 -1.575727844E-02  rotation in radian
 -8.737244E+00  dx in pixels
 -3.539097E+00  dy in pixels
      1.018066  scalx
      1.026562  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
