  1.302881790E-02 -1.859216222E-02 -1.035419360E-02 -1.575727844E-02  rotation in radian
 -3.208000E+00  dx in pixels
 -5.590600E+00  dy in pixels
      1.005368  scalx
      1.011057  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
