  2.142875190E-02 -1.859216222E-02 -1.035419360E-02 -1.575727844E-02  rotation in radian
  2.325051E-02  dx in pixels
 -6.885430E-03  dy in pixels
      0.995838  scale x
      0.996915  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
