  3.894294518E-02 -4.396851854E-02 -2.279710050E-02 -3.588904680E-02  rotation in radian
 -4.099300E+00  dx in pixels
 -5.925100E+00  dy in pixels
      1.004912  scalx
      1.010391  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
