 -3.582351996E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.800000E-02  dx in pixels
 -5.288400E+00  dy in pixels
      1.006402  scalx
      1.010789  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
