  1.364931552E-02 -1.044002984E-02 -5.823168902E-03 -8.615342337E-03  rotation in radian
 -1.082670E-02  dx in pixels
  3.713934E-03  dy in pixels
      0.995855  scale x
      0.996684  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
