  9.260074790E-03 -1.680248595E-02 -9.165874402E-03 -1.369169900E-02  rotation in radian
  4.726852E-01  dx in pixels
 -4.468532E-01  dy in pixels
      1.018245  scalx
      1.026094  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
