  1.084822379E-02 -1.680248595E-02 -9.165874402E-03 -1.369169900E-02  rotation in radian
  5.865800E+00  dx in pixels
 -6.995300E+00  dy in pixels
      1.005188  scalx
      1.010343  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
