 -1.047783114E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.444000E-01  dx in pixels
 -6.491700E+00  dy in pixels
      1.005476  scalx
      1.009710  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
