  4.856708380E-03 -1.029527281E-02 -5.724586827E-03 -8.399699231E-03  rotation in radian
 -1.008600E+00  dx in pixels
 -5.353200E+00  dy in pixels
      1.005429  scalx
      1.010408  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
